% Set pdfTeX parameters for pdf mode (replacing pdftex.cfg file).
% Thomas Esser, 2004. public domain.
\pdfoutput=1
\pdfpagewidth=210 true mm
\pdfpageheight=297 true mm
\pdfpkresolution=600
\endinput
